e_1 e_2

e_3

Fig. 1 Message diagram of the CNC Contr oller mi_{1,2} mo_{2,1} mi2,1

mo_{2,1}

mi_{3,1} mo^{3,1} mi_{1,1} mo_{1,1} mi_{1,1}